\section{Data for \co2 i Span-Wagners tilstandslikning}
\label{V:SWdata}

\begin{table}[!htb]
\centering
\caption{{\small{Parametre for \co2}}}
\small
\def\~{\phantom{0}}
\def\Hline{\noalign{\hrule height 3\arrayrulewidth}}
\def\ExSp#1{\noalign{\vskip #1}}			 % Xtra space
\begin{tabular}{clcc}\ExSp{0.4ex}\Hline\ExSp{0.4ex}
Parameter & Verdi 		\\\hline\ExSp{0.4ex}
$n_{1}$		& .89875108e+0\\
$n_{2}$		& -.21281985e+1\\
$n_{3}$		& -.68190320e-1\\
$n_{4}$		& .76355306e-1\\ 
$n_{5}$		& .22053253e-3\\
$n_{6}$		& .41541823e+0\\
$n_{7}$		& .71335657e+0\\
$n_{8}$		& .30354234e-3\\
$n_{9}$		& -.36643143e+0\\
$n_{10}$		& -.14407781e-2\\
$n_{11}$		& -.89166707e-1\\
$n_{12}$		& -.23699887e-1\\
\ExSp{0.4ex}\Hline                
\end{tabular}
\end{table}
